Digitalkameras zwischen Friedhof und Fortschritt

Als ich die Nikon D3100 in Händen hielt, war ich überzeugt, die letzte Digitalkamera kaufen zu müssen. Das ist mindestens 5 Jahre her und es war nicht meine letzte Digitalkamera. Die D3100 war nicht nur erstaunlich leicht, sondern hatte als erste und bis heute einzige (?) Spiegelreflexkamera einen manuellen Schalter, um zwischen Einzelbild, Serienbild und […]